PedestalDiff_LEX1 Entries 3072 Mean -0.5145 RMS 0.3365 Underflow 0 Overflow 0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Pedestal Diff. LEX1: Reference Run - r0236084237^{PedestalDiff_LEX1}_{Entries 3072}

Pedestal Diff. LEX1: Reference Run - r0236084237^{PedestalSigmaDiff_LEX1}_{Entries 3072}

Mean -0.05265 RMS 0.04225 Underflow 0 Overflow 0

-30 -20 -10 0 10 20 30 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

Ped. Sigma Diff_LEX1: Reference Run - r0236084237^{PedestalSigmaDiff_LEX1}_{Entries 3072}

Ped. Sigma Diff_LEX1: Reference Run - r0236084237