PedestalDiff_LEX1 Entries 3072 Mean -0.571 RMS 0.3493 Underflow 0 Overflow 0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 600 700

Pedestal Diff. LEX1: Reference Run - r0236090205^{PedestalDiff_LEX1}_{Entries 3072}

Pedestal Diff. LEX1: Reference Run - r0236090205^{PedestalSigmaDiff_LEX1}_{Entries 3072}

Mean -0.04971 RMS 0.04187 Underflow 0 Overflow 0

-30 -20 -10 0 10 20 30 0 200 400 600 800 1000

1200

1400

1600

1800

2000

Ped. Sigma Diff_LEX1: Reference Run - r0236090205^{PedestalSigmaDiff_LEX1}

Entries 3072

Ped. Sigma Diff_LEX1: Reference Run - r0236090205

PedestalDiff_LEX8 Entries 3072 Mean 2.132 RMS 4.187 Underflow 0 Overflow 0

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Pedestal Diff. LEX8: Reference Run - r0236090205^{PedestalDiff_LEX8}_{Entries 3072}

Pedestal Diff. LEX8: Reference Run - r0236090205^{PedestalSigmaDiff_LEX8}_{Entries 3072}

Mean -0.305 RMS 0.3515 Underflow 0 Overflow 0

-30 -20 -10 0 10 20 30 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Ped. Sigma Diff_LEX8: Reference Run - r0236090205^{PedestalSigmaDiff_LEX8}_{Entries 3072}

Ped. Sigma Diff_LEX8: Reference Run - r0236090205