hcaltransRMS1 Entries 697 Mean 30.78 RMS 11.96

0 20 40 60 80 100 120 140 0 10 20 30 40 50 60 70 CalTransRms (TkrNumTracks == 1^{hcaltransRMS2}

Entries 6203 Mean 37.62 RMS 12.21

0 20 40 60 80 100 120 140 0

50

100

150

200

250

hcaltransRMS2

CalTransRms (TkrNumTracks == 2